<template><div><h2 id="安装后无法成功翻墙" tabindex="-1"><a class="header-anchor" href="#安装后无法成功翻墙"><span>安装后无法成功翻墙？</span></a></h2>
<p>90%是因为以下两种原因：</p>
<p>1.您安装了其他代理软件，与我们提供的软件产生冲突，需要将其关闭。有些代理软件会在后台自动运行（即便您没有打开），如果关闭无效，可以将其卸载。</p>
<p>2.您未完全安装教程安装软件，漏过了某些步骤。</p>
<h2 id="网速很慢" tabindex="-1"><a class="header-anchor" href="#网速很慢"><span>网速很慢？</span></a></h2>
<p>首先要排除个别网站原因，有些小网站可能本身速度慢。</p>
<p>要想知道是不是节点速度慢，最直接的方式是观看youtube视频，如果日常观看youtube视频也慢，可以向我们反馈。</p>
<p>另外我们提供了IEPL专线节点，您可以选择购买带有IEPL专线的套餐，日常使用普通节点，晚高峰时期切换到IEPL专线节点，灵活切换。</p>
<p>具体哪些套餐带有IEPL专线节点，会在商店中标明。IEPL节点的流量消耗速度比普通节点快，具体倍率会在节点订阅中标明。</p>
<p>我们的“普通节点”均使用BGP中转线路，成本大约是一般直连线路的三倍。</p>
<p>我们的日本节点普遍落地在软银机房，有相对较高的稳定性。</p>
<p>我们会持续升级优化，让您拥有更好的使用体验。</p>
</div></template>


