<template><div><h2 id="安装后无法成功翻墙" tabindex="-1"><a class="header-anchor" href="#安装后无法成功翻墙"><span>安装后无法成功翻墙？</span></a></h2>
<p>90%是因为以下两种原因：</p>
<p>1.您开启了其他代理软件，与我们提供的软件产生冲突，导致无法翻墙。应尝试关闭或卸载其他代理软件。</p>
<p>2.您未完全安装教程安装软件，漏过了某些步骤。</p>
<h2 id="网速很慢" tabindex="-1"><a class="header-anchor" href="#网速很慢"><span>网速很慢？</span></a></h2>
<p>我们的节点网速一般比较稳定，只有晚高峰会稍慢。</p>
<p>用户反馈网速很慢一般是因为访问的网站本身慢，比如各种神秘小电影网站本身速度不稳定。</p>
<p>要想知道是不是节点网速慢，最简单的方式是观看youtube视频，如果观看youtube视频也慢，可以向我们反馈。</p>
</div></template>


